BALI-1 Zone Layout

Figure 1: San Francisco Bay Area

Trace Parameters

ffl Trace duration: 1 hour ffl Number of zones: 90 ffl Users per zone: 33,600 ffl Calls/hr.: 2 ffl Call duration: 3 minutes ffl Moves/hr.: 0.3 ffl Move duration: 20 minutes

Figure 2: Primary Parameters ffl Zone configuration: San Francisco Bay area demographic topology ffl Callee distribution: 80% local, 20% random ffl Destination: multi-zone distances ffl Trace time unit: 1 minute ffl Zone size: 25 mi.^2 ffl Population density: 1,333 user/mi.^2 ffl Call probability: 0.0357 ffl Move probability: 0.0055 ffl Move velocity: 15 mph

Figure 3: Secondary & Hidden Parameters